* [[option_charset.default.decode]] *charset.default.decode*
** 説明: `グローバルデコード文字セット: 不正な UTF-8 メッセージを受信した場合にこれをデコードする文字セット`
** タイプ: 文字列
** 値: 未制約文字列 (デフォルト値: `"iso-8859-1"`)

* [[option_charset.default.encode]] *charset.default.encode*
** 説明: `グローバルエンコード文字セット: 送信メッセージをエンコードする文字セット (空の場合、UTF-8 でエンコードされます。UTF-8 は WeeChat の内部文字セットです)`
** タイプ: 文字列
** 値: 未制約文字列 (デフォルト値: `""`)

