//
// This file is auto-generated by script docgen.py.
// DO NOT EDIT BY HAND!
//
[[command_charset_charset]]
[command]*`charset`* Ändert den Zeichensatz für aktuellen Buffer::

----
/charset  decode|encode <charset>
          reset

 decode: ändere Zeichensatz zum dekodieren
 encode: ändere Zeichensatz zum kodieren
charset: wähle neuen Zeichensatz für aktuellen Buffer
  reset: setze im aktuellen Buffer den Zeichensatz zurück
----

