From c588ee21bc8fd33678893d5c67616033281032e3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Helleu?= <flashcode@flashtux.org>
Date: Wed, 12 May 2021 20:39:40 +0200
Subject: core: improve options to load GnuTLS system/user CAs (closes #972)

Changes:

* new option: weechat.network.gnutls_ca_system
* option weechat.network.gnutls_ca_file renamed to
  weechat.network.gnutls_ca_user
* reload certificates when options are changed
* remove build option CA_FILE
---
 doc/ja/weechat_user.ja.adoc | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

(limited to 'doc/ja/weechat_user.ja.adoc')

diff --git a/doc/ja/weechat_user.ja.adoc b/doc/ja/weechat_user.ja.adoc
index 2d39d7e7a..b3a5912e0 100644
--- a/doc/ja/weechat_user.ja.adoc
+++ b/doc/ja/weechat_user.ja.adoc
@@ -208,11 +208,6 @@ CMake に対するオプションを指定するには、以下の書式を使
   The value can also  be 4 directories separated by colons, in this order:
   config, data, cache, runtime.
 
-| CA_FILE | file | /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt |
-  認証局を含むファイル。これは
-  <<option_weechat.network.gnutls_ca_file,weechat.network.gnutls_ca_file>>
-  オプションのデフォルト値です。
-
 | ENABLE_ALIAS | `ON`, `OFF` | ON |
   <<alias_plugin,Alias プラグイン>>のコンパイル。
 
@@ -2932,8 +2927,13 @@ SSL を使って IRC サーバに接続する場合、WeeChat
 
 以下のオプションで SSL 接続を設定します:
 
-weechat.network.gnutls_ca_file::
-    認証局ファイルへのパス
+// TRANSLATION MISSING
+weechat.network.gnutls_ca_system::
+    load system's default trusted certificate authorities on startup
+
+// TRANSLATION MISSING
+weechat.network.gnutls_ca_user::
+    extra file(s) with certificate authorities
 
 irc.server.xxx.ssl_cert::
     自動的にニックネームを確認するために利用される SSL 証明書ファイル (例えば
-- 
cgit v1.2.3

