From 2606b8a5a327a8c33924a87f3a39f9fe61a494c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Helleu?= <flashcode@flashtux.org>
Date: Sun, 23 Apr 2017 14:11:27 +0200
Subject: script: remove option script.scripts.url_force_https, use HTTPS by
 default in option script.scripts.url (issue #253)

---
 doc/ja/autogen/user/script_options.adoc | 10 ++--------
 1 file changed, 2 insertions(+), 8 deletions(-)

(limited to 'doc/ja/autogen/user/script_options.adoc')

diff --git a/doc/ja/autogen/user/script_options.adoc b/doc/ja/autogen/user/script_options.adoc
index ec6482313..744c69906 100644
--- a/doc/ja/autogen/user/script_options.adoc
+++ b/doc/ja/autogen/user/script_options.adoc
@@ -237,13 +237,7 @@
 ** デフォルト値: `+"%h/script"+`
 
 * [[option_script.scripts.url]] *script.scripts.url*
-** 説明: pass:none[スクリプトのリストを含むファイルの URL; デフォルトは強制的に HTTPS を使用、オプション script.scripts.url_force_https を参照]
+** 説明: pass:none[URL for file with list of scripts]
 ** タイプ: 文字列
 ** 値: 未制約文字列
-** デフォルト値: `+"http://weechat.org/files/plugins.xml.gz"+`
-
-* [[option_script.scripts.url_force_https]] *script.scripts.url_force_https*
-** 説明: pass:none[ダウンロード (インデックスおよびスクリプト) の際に HTTPS を使うことを強制する; ダウンロードに問題がある場合のみこのオプションを無効化してください]
-** タイプ: ブール
-** 値: on, off
-** デフォルト値: `+on+`
+** デフォルト値: `+"https://weechat.org/files/plugins.xml.gz"+`
-- 
cgit v1.2.3

