From 20bb762e28a08d70e86dd55e9daf65b51e4ad048 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Helleu?= <flashcode@flashtux.org>
Date: Sun, 2 Apr 2017 08:37:47 +0200
Subject: buflist: add options buflist.look.nick_prefix and
 buflist.look.nick_prefix_empty

The option buflist.look.signals_refresh is not an extra list of signals for
refresh, so it is empty by default.
The default list of signals is handled directly by buflist and not visible to
the user.
---
 doc/ja/autogen/user/buflist_options.adoc | 18 +++++++++++++++---
 1 file changed, 15 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'doc/ja/autogen/user/buflist_options.adoc')

diff --git a/doc/ja/autogen/user/buflist_options.adoc b/doc/ja/autogen/user/buflist_options.adoc
index 2e4fabcf3..c20c30c12 100644
--- a/doc/ja/autogen/user/buflist_options.adoc
+++ b/doc/ja/autogen/user/buflist_options.adoc
@@ -6,7 +6,7 @@
 ** 説明: pass:none[各バッファの表示書式 (注意: 値は評価されます、/help eval を参照してください)]
 ** タイプ: 文字列
 ** 値: 未制約文字列
-** デフォルト値: `+"${format_number}${indent}${color_hotlist}${name}"+`
+** デフォルト値: `+"${format_number}${indent}${nick_prefix}${color_hotlist}${name}"+`
 
 * [[option_buflist.format.buffer_current]] *buflist.format.buffer_current*
 ** 説明: pass:none[現在のバッファの表示書式 (注意: 値は評価されます、/help eval を参照してください)]
@@ -92,11 +92,23 @@
 ** 値: on, off
 ** デフォルト値: `+on+`
 
+* [[option_buflist.look.nick_prefix]] *buflist.look.nick_prefix*
+** 説明: pass:none[get the nick prefix and its color from nicklist so that ${nick_prefix} can be used in format; this can be slow on buffers with lot of nicks in nicklist, so this option is disabled by default]
+** タイプ: ブール
+** 値: on, off
+** デフォルト値: `+off+`
+
+* [[option_buflist.look.nick_prefix_empty]] *buflist.look.nick_prefix_empty*
+** 説明: pass:none[when the nick prefix is enabled, display a space instead if there is no nick prefix on the buffer]
+** タイプ: ブール
+** 値: on, off
+** デフォルト値: `+on+`
+
 * [[option_buflist.look.signals_refresh]] *buflist.look.signals_refresh*
-** 説明: pass:none[フックされたシグナルおよびバッファリストの再読込シグナルのコンマ区切りリスト]
+** 説明: pass:none[comma-separated list of extra signals that are hooked and trigger the refresh of buffers list; this can be useful if some custom variables are used in formats and need specific refresh]
 ** タイプ: 文字列
 ** 値: 未制約文字列
-** デフォルト値: `+"buffer_opened,buffer_closed,buffer_merged,buffer_unmerged,buffer_moved,buffer_renamed,buffer_switch,buffer_hidden,buffer_unhidden,buffer_localvar_added,buffer_localvar_changed,window_switch,hotlist_changed"+`
+** デフォルト値: `+""+`
 
 * [[option_buflist.look.sort]] *buflist.look.sort*
 ** 説明: pass:none[バッファをソートする際に考慮するフィールドのコンマ区切りリスト; 各フィールドはバッファの hdata 変数です; フィールドの先頭に "-" 文字を付けることでソート順を逆にすることも可能です]
-- 
cgit v1.2.3

