From 26085575d5907922d14fe2aeeac34fd4583334fb Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Helleu?= <flashcode@flashtux.org>
Date: Sat, 1 Aug 2020 01:41:40 +0200
Subject: core: disable debug by default in autotools build

---
 doc/fr/weechat_user.fr.adoc | 2 --
 1 file changed, 2 deletions(-)

(limited to 'doc/fr/weechat_user.fr.adoc')

diff --git a/doc/fr/weechat_user.fr.adoc b/doc/fr/weechat_user.fr.adoc
index 9362fe117..0bcc3f5e8 100644
--- a/doc/fr/weechat_user.fr.adoc
+++ b/doc/fr/weechat_user.fr.adoc
@@ -400,8 +400,6 @@ Si vous compilez avec CMake :
 $ cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
 ----
 
-Si vous compilez avec les autotools, le debug est par défaut (`--with-debug=1`).
-
 Si vous avez installé un paquet binaire, alors installez le paquet
 _weechat-dbg_.
 
-- 
cgit v1.2.3

