From f12ed551176a6f8f9124477d0e1ca3c0a09b9599 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Helleu?= <flashcode@flashtux.org>
Date: Tue, 23 May 2017 21:19:57 +0200
Subject: doc: add missing mouse keys on buflist bar in user's guide

---
 doc/de/weechat_user.de.adoc | 12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)

(limited to 'doc/de/weechat_user.de.adoc')

diff --git a/doc/de/weechat_user.de.adoc b/doc/de/weechat_user.de.adoc
index 8870119bf..16944aefb 100644
--- a/doc/de/weechat_user.de.adoc
+++ b/doc/de/weechat_user.de.adoc
@@ -1721,6 +1721,18 @@ Diese Tasten werden im Kontext "mouse" verwendet, wenn eine Mausfunktion genutzt
 | ⇓               | -            | chat (script buffer) | fünf Zeilen nach unten blättern, im Script-Buffer. | `/script down 5`
 | kbd:[Ctrl+⇑]    | -            | chat                 | horizontal, nach links scrollen. | `/window scroll_horiz -window ${_window_number} -10%`
 | kbd:[Ctrl+⇓]    | -            | chat                 | horizontal, nach rechts scrollen. | `/window scroll_horiz -window ${_window_number} +10%`
+// TRANSLATION MISSING
+| ◾◽◽             | up / left    | buflist              | Move buffer to a lower number. | Signal `buflist_mouse`.
+// TRANSLATION MISSING
+| ◾◽◽             | down / right | buflist              | Move buffer to a higher number. | Signal `buflist_mouse`.
+// TRANSLATION MISSING
+| ◾◽◽             | -            | buflist              | Switch to buffer (previously visited buffer if the buffer is the current one). | Signal `buflist_mouse`.
+// TRANSLATION MISSING
+| ◽◽◾             | -            | buflist              | Switch to next visited buffer if the buffer is the current one. | Signal `buflist_mouse`.
+// TRANSLATION MISSING
+| kbd:[Ctrl+⇑]    | -            | buflist              | Switch to previous buffer. | Signal `buflist_mouse`.
+// TRANSLATION MISSING
+| kbd:[Ctrl+⇓]    | -            | buflist              | Switch to next buffer. | Signal `buflist_mouse`.
 | ◾◽◽             | hoch         | Benutzerliste        | Benutzerliste um eine Seite nach oben blättern. | `/bar scroll nicklist ${_window_number} -100%`
 | ◾◽◽             | runter       | Benutzerliste        | Benutzerliste um eine Seite nach unten blättern. | `/bar scroll nicklist ${_window_number} +100%`
 | ◾◽◽             | hoch(lang)   | Benutzerliste        | springt zum Anfang der Benutzerliste. | `/bar scroll nicklist ${_window_number} b`
-- 
cgit v1.2.3

