From 4f4f32b9edf5b575bf28d22d753a9d7689e80ff0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Helleu?= <flashcode@flashtux.org>
Date: Tue, 12 May 2020 18:54:52 +0200
Subject: relay: increase default limits for IRC backlog options

Default value is changed for the following options:

* relay.irc.backlog_max_minutes: from 1440 to 0 (unlimited)
* relay.irc.backlog_max_number: from 256 to 1024
---
 doc/de/includes/autogen_user_options.de.adoc | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'doc/de/includes/autogen_user_options.de.adoc')

diff --git a/doc/de/includes/autogen_user_options.de.adoc b/doc/de/includes/autogen_user_options.de.adoc
index 3b00e8373..4ddfc62aa 100644
--- a/doc/de/includes/autogen_user_options.de.adoc
+++ b/doc/de/includes/autogen_user_options.de.adoc
@@ -2826,13 +2826,13 @@
 ** Beschreibung: pass:none[Zeitangabe, in Minuten, wie lange die Zeilen im Verlaufsspeicher für jeden IRC Channel gehalten werden sollen (0 = unbegrenzt, Beispiele: 1440 = einen Tag, 10080 = eine Woche, 43200 = einen Monat, 525600 = ein Jahr)]
 ** Typ: integer
 ** Werte: 0 .. 2147483647
-** Standardwert: `+1440+`
+** Standardwert: `+0+`
 
 * [[option_relay.irc.backlog_max_number]] *relay.irc.backlog_max_number*
 ** Beschreibung: pass:none[maximale Anzahl an Zeilen im Verlaufsspeicher. Dies gilt für jeden IRC Channel (0: keine Zeilenbegrenzung)]
 ** Typ: integer
 ** Werte: 0 .. 2147483647
-** Standardwert: `+256+`
+** Standardwert: `+1024+`
 
 * [[option_relay.irc.backlog_since_last_disconnect]] *relay.irc.backlog_since_last_disconnect*
 ** Beschreibung: pass:none[Verlaufsspeicher anzeigen, beginnend mit dem Client der zuletzt beendet wurde]
-- 
cgit v1.2.3

