From 2606b8a5a327a8c33924a87f3a39f9fe61a494c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?S=C3=A9bastien=20Helleu?= <flashcode@flashtux.org>
Date: Sun, 23 Apr 2017 14:11:27 +0200
Subject: script: remove option script.scripts.url_force_https, use HTTPS by
 default in option script.scripts.url (issue #253)

---
 doc/de/autogen/user/script_options.adoc | 10 ++--------
 1 file changed, 2 insertions(+), 8 deletions(-)

(limited to 'doc/de/autogen/user/script_options.adoc')

diff --git a/doc/de/autogen/user/script_options.adoc b/doc/de/autogen/user/script_options.adoc
index 303e64778..0f55c12f6 100644
--- a/doc/de/autogen/user/script_options.adoc
+++ b/doc/de/autogen/user/script_options.adoc
@@ -237,13 +237,7 @@
 ** Standardwert: `+"%h/script"+`
 
 * [[option_script.scripts.url]] *script.scripts.url*
-** Beschreibung: pass:none[URL mit dem Dateinamen, welches die Liste der Skripten enthält; standardmäßig wird HTTPS genutzt, siehe Option script.scripts.url_force_https]
+** Beschreibung: pass:none[URL for file with list of scripts]
 ** Typ: Zeichenkette
 ** Werte: beliebige Zeichenkette
-** Standardwert: `+"http://weechat.org/files/plugins.xml.gz"+`
-
-* [[option_script.scripts.url_force_https]] *script.scripts.url_force_https*
-** Beschreibung: pass:none[HTTPS wird für das Herunterladen der Indexdatei und der Skripten bevorzugt; diese Einstellung sollte nur deaktiviert werden falls Probleme beim Herunterladen auftreten]
-** Typ: boolesch
-** Werte: on, off
-** Standardwert: `+on+`
+** Standardwert: `+"https://weechat.org/files/plugins.xml.gz"+`
-- 
cgit v1.2.3

